\section{IBM866, ��� <<����ୠ⨢��� ����஢��>>}

<<����ୠ⨢��� ����஢��>> "--- �᭮������ �� CP437 ������� ��࠭��, ��� �� ᯥ���᪨� ��ய��᪨� ᨬ���� �� ��ன �������� �������� �� ��ਫ����, ��⠢��� �ᥢ������᪨� ᨬ���� ���஭��묨. �������⥫쭮, �� �� ����� ��� �ணࠬ�, �ᯮ������ ��� ࠡ��� ⥪�⮢� ����, � ⠪�� ���ᯥ稢��� �ᯮ�짮����� � ��� ᨬ����� ��ਫ����.

�����᪨ ����⢮���� ����� ��ਠ�⮢ ����ୠ⨢��� ����஢��, �� �� ࠧ���� ������� ⮫쪮 ������ 0xF0--0xFF (240--255). �����⥫�� �⠭���⮬ �⠫� ����஢�� IBM CP866, �����প� ���ன �뫠 ��������� � MS-DOS ���ᨨ 6.22 (�� �⮣� �ᯮ�짮������ �ᥢ������� <<ᠬ������>> ���䨪����). ����ୠ⨢��� ����஢�� ��� ��� ���� � �१��砩�� �����ୠ � �।� DOS � OS/2. �஬� ⮣�, � �⮩ ����஢�� �����뢠���� ����� � 䠩����� ��⥬� FAT (� ���⪨� ����� � VFAT). CP866 �� �� ��� �ᯮ������ � ���᮫� �����஢����� ��⥬ ᥬ���⢠ Windows NT.
